en	An authentication exception occurred.
sq	Ndodhi një problem në autentikim.

en	Authentication credentials could not be found.
sq	Kredencialet e autentikimit nuk mund të gjendeshin.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
sq	Kërkesa për autentikim nuk mund të përpunohej për shkak të një problemi në sistem.

en	Invalid credentials.
sq	Kredenciale të pavlefshme.

en	Cookie has already been used by someone else.
sq	“Cookie” është përdorur tashmë nga dikush tjetër.

en	Not privileged to request the resource.
sq	Nuk është i privilegjuar të kërkojë burimin.

en	Invalid CSRF token.
sq	Identifikues i pavlefshëm CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
sq	Asnjë ofrues i vërtetimit nuk u gjet që të mbështesë simbolin e vërtetimit.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
sq	Nuk ka asnjë sesion të vlefshëm, i ka skaduar koha ose cookies nuk janë aktivizuar.

en	No token could be found.
sq	Asnjë simbol identifikimi nuk mund të gjendej.

en	Username could not be found.
sq	Emri i përdoruesit nuk mund të gjendej.

en	Account has expired.
sq	Llogaria ka skaduar.

en	Credentials have expired.
sq	Kredencialet kanë skaduar.

en	Account is disabled.
sq	Llogaria është çaktivizuar.

en	Account is locked.
sq	Llogaria është e kyçur.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
sq	Shumë përpjekje të dështuara autentikimi, provo përsëri më vonë.

en	Invalid or expired login link.
sq	Link hyrje i pavlefshëm ose i skaduar.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
sq	Shumë përpjekje të dështuara për identifikim; provo sërish pas %minutes% minutë.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
sq	Shumë përpjekje të dështuara për identifikim, ju lutemi provoni përsëri pas %minutes% minutash.