en	An authentication exception occurred.
fi	Autentikointipoikkeus tapahtui.

en	Authentication credentials could not be found.
fi	Autentikoinnin tunnistetietoja ei löydetty.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
fi	Autentikointipyyntöä ei voitu käsitellä järjestelmäongelman vuoksi.

en	Invalid credentials.
fi	Virheelliset tunnistetiedot.

en	Cookie has already been used by someone else.
fi	Eväste on jo jonkun muun käytössä.

en	Not privileged to request the resource.
fi	Ei oikeutta resurssiin.

en	Invalid CSRF token.
fi	Virheellinen CSRF-tunnus.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
fi	Autentikointitunnukselle ei löydetty tuettua autentikoinnintarjoajaa.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
fi	Sessio ei ole saatavilla, se on joko vanhentunut tai evästeet eivät ole käytössä.

en	No token could be found.
fi	Tunnusta ei löytynyt.

en	Username could not be found.
fi	Käyttäjätunnusta ei löytynyt.

en	Account has expired.
fi	Tili on vanhentunut.

en	Credentials have expired.
fi	Tunnistetiedot ovat vanhentuneet.

en	Account is disabled.
fi	Tili on poistettu käytöstä.

en	Account is locked.
fi	Tili on lukittu.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
fi	Liian monta epäonnistunutta kirjautumisyritystä, yritä myöhemmin uudelleen.

en	Invalid or expired login link.
fi	Virheellinen tai vanhentunut kirjautumislinkki.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
fi	Liian monta epäonnistunutta kirjautumisyritystä, yritä uudelleen %minutes% minuutin kuluttua.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
fi	Liian monta epäonnistunutta kirjautumisyritystä, yritä uudelleen %minutes% minuutin kuluttua.