en	An authentication exception occurred.
ar	حدث خطأ اثناء الدخول.

en	Authentication credentials could not be found.
ar	لم استطع العثور على معلومات الدخول.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
ar	لم يكتمل طلب الدخول نتيجه عطل فى النظام.

en	Invalid credentials.
ar	معلومات الدخول خاطئة.

en	Cookie has already been used by someone else.
ar	ملفات تعريف الارتباط(cookies) تم استخدامها من قبل شخص اخر.

en	Not privileged to request the resource.
ar	ليست لديك الصلاحيات الكافية لهذا الطلب.

en	Invalid CSRF token.
ar	رمز الموقع غير صحيح.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
ar	لا يوجد معرف للدخول يدعم الرمز المستخدم للدخول.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
ar	لا يوجد صلة بينك و بين الموقع اما انها انتهت او ان متصفحك لا يدعم خاصية ملفات تعريف الارتباط (cookies).

en	No token could be found.
ar	لم استطع العثور على الرمز.

en	Username could not be found.
ar	لم استطع العثور على اسم الدخول.

en	Account has expired.
ar	انتهت صلاحية الحساب.

en	Credentials have expired.
ar	انتهت صلاحية معلومات الدخول.

en	Account is disabled.
ar	الحساب موقوف.

en	Account is locked.
ar	الحساب مغلق.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
ar	العديد من محاولات الدخول الفاشلة، يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

en	Invalid or expired login link.
ar	رابط تسجيل الدخول غير صالح أو منتهي الصلاحية.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
ar	العديد من محاولات الدخول الفاشلة، يرجى اعادة المحاولة بعد %minutes% دقيقة.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
ar	العديد من محاولات الدخول الفاشلة ، يرجى اعادة المحاولة بعد %minutes% دقائق.