en	An authentication exception occurred.
th	พบความผิดพลาดในการรับรองตัวตน

en	Authentication credentials could not be found.
th	ไม่พบข้อมูลในการรับรองตัวตน (credentials)

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
th	คำร้องในการรับรองตัวตนไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องมาจากปัญหาของระบบ

en	Invalid credentials.
th	ข้อมูลการรับรองตัวตนไม่ถูกต้อง

en	Cookie has already been used by someone else.
th	Cookie ถูกใช้งานไปแล้วด้วยผู้อื่น

en	Not privileged to request the resource.
th	ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานส่วนนี้ได้

en	Invalid CSRF token.
th	CSRF token ไม่ถูกต้อง

en	No authentication provider found to support the authentication token.
th	ไม่พบ authentication provider ที่รองรับสำหรับ authentication token

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
th	ไม่มี session ที่พร้อมใช้งาน, Session หมดอายุไปแล้วหรือ cookies ไม่ถูกเปิดใช้งาน

en	No token could be found.
th	ไม่พบ token

en	Username could not be found.
th	ไม่พบ Username

en	Account has expired.
th	บัญชีหมดอายุไปแล้ว

en	Credentials have expired.
th	ข้อมูลการระบุตัวตนหมดอายุแล้ว

en	Account is disabled.
th	บัญชีถูกระงับแล้ว

en	Account is locked.
th	บัญชีถูกล็อกแล้ว

en	Too many failed login attempts, please try again later.
th	มีความพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากเกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง

en	Invalid or expired login link.
th	ลิงค์เข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องหรือหมดอายุไปแล้ว

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
th	มีความพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากเกินไป โปรดลองอีกครั้งใน %minutes% นาที

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
th	มีความพยายามในการเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากเกินไป โปรดลองอีกครั้งใน %minutes% นาที.|มีความพยายามในการเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากเกินไป โปรดลองอีกครั้งใน %minutes% นาที.