en	An authentication exception occurred.
lv	Radās autentifikācijas kļūda.

en	Authentication credentials could not be found.
lv	Autentifikācijas dati nav atrasti.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
lv	Autentifikācijas pieprasījums nevar tikt apstrādāts sistēmas problēmas dēļ.

en	Invalid credentials.
lv	Nederīgi autentifikācijas dati.

en	Cookie has already been used by someone else.
lv	Kāds cits jau izmantoja sīkdatni.

en	Not privileged to request the resource.
lv	Nav tiesību šī resursa izsaukšanai.

en	Invalid CSRF token.
lv	Nederīgs CSRF talons.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
lv	Nav atrasts, autentifikācijas talonu atbalstošs, autentifikācijas sniedzējs.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
lv	Sesija nav pieejama - vai nu tā beidzās, vai nu sīkdatnes nav iespējotas.

en	No token could be found.
lv	Nevar atrast nevienu talonu.

en	Username could not be found.
lv	Nevar atrast lietotājvārdu.

en	Account has expired.
lv	Konta derīguma termiņš ir beidzies.

en	Credentials have expired.
lv	Autentifikācijas datu derīguma termiņš ir beidzies.

en	Account is disabled.
lv	Konts ir atspējots.

en	Account is locked.
lv	Konts ir slēgts.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
lv	Pārāk daudz atteiktu autentifikācijas mēģinājumu, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

en	Invalid or expired login link.
lv	Autentifikācijas saite ir nederīga vai arī tai ir beidzies derīguma termiņš.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
lv	Pārāk daudz nesekmīgu autentifikācijas mēģinājumu, lūdzu mēģiniet vēlreiz pēc %minutes% minūtes.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
lv	Pārāk daudz neveiksmīgu autentifikācijas mēģinājumu, lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc %minutes% minūtēm.